Copyright: Copyright (c) 1999 ELSA AG (Aachen, Germany)


Inhoud

ColorControl

Gebruikershandleiding

Copyright (c) 1999, ELSA AG (Aachen, Germany)

Inhoud

Inleiding

Gebruikershandleiding

Wat is gammacorrectie

Waarom nog een tool

Hoe wordt de tool gestart

Bediening van de besturingselementen

Berekeningsformules

Verhelpen van fouten

Geen beeldverandering

Instellingen gaan verloren

Inleiding


Inleiding

Inleiding

Het programma ELSA ColorControl maakt een optimale kleur- en helderheidsaanpassing van uw monitor mogelijk.

Veroorzaakt door technisch onvermijdelijke niet-lineariteiten in het helderheidsverloop van CRT beeldschermen resp. als resultaat van verschillende beeldcompressie-algoritmen, verschijnen bij de weergave van foto's of in spellen de middelste kleurtinten vaak te donker. Probeert men deze foute weergaven met de op de monitor meestal aanwezige regelaars voor helderheid en contrast te compenseren, dan wordt gewoonlijk het beeld in zijn totaliteit slechter. Vaak gaat daarbij het contrast in de lichte beeldpartijen verloren of het beeld krijgt in zijn totaliteit een te harde uitstraling.

ELSA ColorControl grijpt in de grafische kaart (dus nog voor de monitor) in de transmissie van de beeldinformatie in en maakt het daardoor mogelijk, ook de "middelste" helderheidsgraden gericht te beïnvloeden. Hiermee bent u in staat, zowel de contrast- als de helderheidsomvang van uw monitor ten volle te benutten.

Gebruikershandleiding
Inhoud


Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding

Wat is "gammacorrectie"

De bij bijna alle monitors gebruikte elektronenbeeldbuizen (CRT) gedragen zich in technologisch opzicht niet-lineair: de intensiteit van het licht op het beeldvlak van een CRT-monitor is een niet-lineaire functie van de invoerspanning, die de grafische kaart naar de monitor stuurt. Dit effect heeft verschillende oorzaken, zoals b.v. fysische effecten in de beeldbuis of de fysiologische gevoeligheid van het menselijk oog.

Het proces van compensatie van deze niet-lineariteit, om een correct beeld te verkrijgen wordt nu gammacorrectie genoemd. Aangezien zowel het gloeifosfor van de elektronenbeeldbuis als het menselijk oog een verschillende gevoeligheid voor verschillende kleuren hebben, moet deze correctie theoretisch voor elk van de drie kleurcomponenten rood, groen en blauw apart uitgevoerd worden.

Waarom nog een tool

Bijna alle monitors hebben instelregelaars waarmee helderheid en contrast zeer gemakkelijk en overzichtelijk ingesteld kunnen worden. Deze regelaars hebben echter het nadeel, dat deze de kleuromvang van het weergegeven beeld verminderen. Vaak worden ofwel de lichte delen van het beeld (lichten) "overbelicht" of de structuren in de donkerder partijen (schaduwen) gaat in een contourloos zwart verloren. De oorzaak hiervoor is, dat deze regelaars normaal gesproken alleen het basisniveau of de versterking van de spanning bij de beeldbuis veranderen. De lineariteit van het spanningsverloop en zodoende de niet-lineariteit van de helderheidscurve blijven behouden.

In tegenstelling hiermee is ELSA ColorControl in staat, de middelste tinten te veranderen, zonder de helderheid van de lichten en schaduwen te veranderen. Deze veranderingen kunnen daarbij nog voor ieder kleurcomponent apart uitgevoerd worden. Hiermee is binnen bepaalde grenzen zelfs een aanpassing van de kleurtemperatuur mogelijk, zodat men b.v. bij meerscherm-werking twee verschillende monitors aan elkaar kan aanpassen.

Hoe wordt de tool gestart

Het programma ELSA ColorControl registreert zich bij de installatie als extra pagina in het dialoog Eigenschappen voor beeldscherm. U kunt het starten door in de Configuratiescherm het symbool Weergave te activeren. In het dan verschijnende dialoog vindt u een pagina waarvan de tab de tekst ELSA ColorControl draagt. Wanneer u op deze tab klikt, wordt de pagina met de tool geopend.

Onder Windows® 98 en Windows® 2000 bereikt u het programma via de pagina Instellingen resp. Settings en daar onder de optie Geavanceerd resp. Advanced.

Bediening van de besturingselementen

In het onderste deel van het gebruikersoppervlak van het programma ELSA ColorControl bevinden zich de besturingselementen waarmee de karakteristiek van de kleurcorrectie ingesteld kan worden. De onderste drie regelaars zijn daarbij verantwoordelijk voor de gammacorrectie van de drie kleurcomponenten, terwijl zich daarboven twee regelaars voor helderheid (Blacklevel) en contrast (Picture) bevinden.

In het bovenste deel bevindt zich een displayveld waarin men de actueel ingestelde kleur-correctiecurve kan beoordelen. Rechts daarvan bevinden zich besturingselementen waarmee men optimale instellingen voor bepaalde toepassingssituaties onder een naam kan opslaan of weer laden.

Gammacorrectie-regelaars

	Met de drie gammacorrectie-regelaars kan het coëfficiënt van de correctiecurve voor de drie kleurcomponenten ingesteld worden.  Daarbij komt een verschuiving naar links overeen met een vermindering van de gammawaarde, wat beantwoordt aan een verduistering van de middelste tinten en omgekeerd. Terwijl u de regelaars met de muis beweegt, kunt u in een kleine rechthoek de actuele gammacoëfficiënten aflezen. Het waardebereik strekt zich uit van ca. 0.1 aan de linker- en 5.0 aan de rechterkant. De nauwkeurige berekening van de waarden voor de correctiecurven kunt u vinden in het hoofdstuk Berekeningsformules. Met het schakelvlak Schuif verbinden kunnen de drie regelaars verbonden worden, zodat u alle drie de kleurcomponenten op dezelfde wijze kunt veranderen.

Helderheid

	Met de bovenste van de drie regelaars wordt in uitgebreide zin de beeldhelderheid beïnvloed. Deze regelaar werkt, net als de regelaar voor het contrast, altijd tegelijkertijd op alle drie de kleurcomponenten. Exact uitgedrukt, wordt met dit besturingselement de spanning ingesteld die door de grafische kaart voor de monitor gegenereerd wordt, wanneer op het beeldscherm een zuiver zwart weergegeven moet worden (basishelderheid). Bij negatieve waarden (regelaar links van de middenpositie) wordt daardoor het aantal kleurtinten ingesteld, waarvoor de monitor geen spanning krijgt. De nauwkeurige berekening van de waarden voor de correctiecurven kunt u vinden in het hoofdstuk Berekeningsformules. Let op! Wanneer u alleen deze parameter verandert, wordt het aantal kleuren dat op het beeldscherm weergegeven kan worden, verminderd. Daarom is een instelling van deze waarde alleen in samenspel met de gammaregelaars zinvol.

Contrast (Contrast, Picture)

	De tweede regelaar beïnvloedt de toename van de correctiecurven en wordt in de vakliteratuur ook aangeduid als Picture Parameter. Deze parameter verandert de intensiteit van de lichten en evenredig hieraan de tussentinten. Aangezien de donkere tinten onveranderd blijven, wordt hierdoor het contrast veranderd. De regelaar Contrast werkt, net als de helderheidsregelaar, op alle drie de kleurkanalen tegelijkertijd.

Display-element

Het in het bovenste deel van het scherm zichtbare diagram geeft u een grof overzicht van de actueel ingestelde kleurcorrectie-curve. Daarbij worden op de X-as (horizontaal) de helderheidswaarden van het beeld en op de Y-as (verticaal) de door het palet gegenereerde uitgangsspanning (dus de intensiteit van het gegenereerde monitorbeeld) weergegeven.

Daar komt uit voort, dat een "naar boven gebogen" curve overeenkomt met een helderheidsprofiel met verhoogde middelste tinten.

In de weergave wordt voor iedere kleurcomponent een afzonderlijke curve in de betreffende kleur weergegeven. Wanneer meerdere curves over elkaar liggen, ontstaat dienovereenkomstig een mengkleur.

Mogelijkheid om op te slaan

Om een correctiecurve op te slaan, activeert u het schakelvlak Opslaan als… en voert u in het dan verschijnende invoerdialoog een naam in. Deze namen verschijnen dan in de lijst Instellingen, waarmee u dan snel kunt omschakelen tussen verschillende invoeren.

Met het schakelvlak Standaard brengt u de originele instellingen (een een-op-een-correctiecurve) weer tot stand.

Berekeningsformules van de correctiecurven

In dit hoofdstuk is het berekeningsalgoritme beschreven, met behulp waarvan uit de posities van de regelaars de waarden van de correctiecurve berekend worden.

Deze berekening wordt voor iedere kleurcomponent apart uitgevoerd. Daarbij wordt volgens de volgende formule voor elk van de 256 invoerwaarden tussen 0.0 en 1.0 een dienovereenkomstig resultaat berekend, waaruit dan een dienovereenkomstige curve ontstaat.

Ingangsparameters

Symbool	Naam	Def.-bereik	Toelichting
i	Intensiteit	0.0 .. +1.0	Ingangs-kleurintensiteit. X-as van het display-element
pic	Contrast	-2.0 .. +2.0	Waarde van de contrastregelaar
bl	Helderheid	-2.0 .. +2.0	Waarde van de helderheidsregelaar
ga	Gamma	0.1 .. +5.0	Waarde van de gamma-regelaar

Berekeningsformule

Het resultaat a van de uitgangsintensiteit wordt volgens de volgende formule berekend:

Indien de waarde a bij deze berekening kleiner wordt dan 0.0 of groter dan 1.0, wordt deze op 0.0 resp. 1.0 gezet.

Daarna wordt het resultaat a met 65535 vermenigvuldigd en naar de grafische kaart gestuurd.

Inleiding
Verhelpen van fouten
Inhoud


Verhelpen van fouten

Verhelpen van fouten

Geen beeldverandering te zien

Normaal gesproken worden veranderingen aan de helderheids- of gamma-instellingen onmiddellijk zichtbaar op de monitor. Indien u geen veranderingen kunt zien, ondersteunt de door u gebruikte driver in de actuele beeldschermmodus geen gammacorrectie. Meestal ligt dat aan de gebruikte kleurdiepte.

Probeer een andere kleurresolutie (16 of 32 bpp) in te stellen.

Instellingen gaan verloren

Wanneer bij het veranderen van de instellingen het beeld op de monitor weliswaar verandert, echter na een herstart van Windows deze instellingen verloren gaan, slaat de grafische driver de kleurinstellingen niet op.

Bij enkele oudere grafische drivers is dat een normaal gedrag, aangezien ELSA ColorControl bij deze de standaard Windows-interfaces voor de kleurcorrectie gebruikt, die opslaan boven een nieuwe start uit niet voorzien.

Gebruikershandleiding
Inhoud


In deze lijst kunt u het bereik kiezen waarvoor de kleurinstellingen moeten gelden. Er kan alleen "Desktop" gekozen worden.


Grafische weergave van de ingestelde correctiecurven.


Kies hier een van de zelf-gedefinieerde instellingen.


Klik hier, om de actuele instellingen onder een naam te bewaren.


Klik hier, om deze zelf-gedefinieerde instellingen te wissen.


Klik hier, om de standaard correctiecurve van de driver in te stellen.


Deze regelaar beïnvloedt de basishelderheid.


Deze regelaar beïnvloedt de intensiteit van de lichte tinten resp. het contrast.


Deze regelaar stelt de gamma-parameter voor het rode kleurkanaal in.


Deze regelaar stelt de gamma-parameter voor het groene kleurkanaal in.


Deze regelaar stelt de gamma-parameter voor het blauwe kleurkanaal in.


Activeer dit vakje, om de drie regelaars voor de gamma-parameter te verbinden.